μ = 0.06469 + 1.912i; p/q = 1/9; w = tttttttttS: Punctured Torus real set

Visibility Radius = 0.0005 Minimum Radius = 1e-07 Run by marbr@crocus.csv.warwick.ac.uk on Tue Mar 22 16:49:34 1994

Maximum depth: 206/873 Number of circles: 14707/10141353 Runtime: 20 mins 17 secs